Tato kniha je Vám k dispozici zdarma. Mimo jiné z tohoto důvodu neprošla korekturami a redakčními úpravami nakladatele, stejně tak výsledná elektronická podoba knihy nebyla detailně kontrolována. To znamená, že kniha může obsahovat gramatické, stylistické a jiné chyby. Omlouváme se za ně.

A abychom nezapomněli: to, že je kniha zdarma neznamená, že k ní nemá práva konkrétní autor. Než ji případně zveřejníte na svém webu, tak si to prosím ověřte.

Lydie Junková

Chudák vrah?

www.palmknihy.cz

© Palmknihy s.r.o. 2000-2013

Chudák vrah?

Chudák vrah?

Lydie Junková

Zveřejněno s laskavým souhlasem autorky

Zdroj: Neviditelný pes, http://pes.internet.cz

Vracel se domů. Semafor na křižovatce blikal jediným kyklopským okem. Rychle sjížděl opuštěnými ulicemi, světelných zdrojů postupně ubývalo,až nakonec všechno pohltily stíny. Po obou stranách úzké silnice, obtáčející obloukem okraj města, se vzdouvala nepropustná tma, tma těžká a černá, černější než kdy jindy... Stáhl okno, zhluboka se nadechl, ale nebylo to moc platné. Ještě teď se mu třásly ruce, vlastně se třásl celý. Toho příšerného obrazu se snad nikdy nezbaví.

Doma už naštěstí všichni spali. Manželka se dávno přestala zajímat o to, kdy chodí domů - dala přednost výhodám, které jí život s ním přinášel. Dnes to bylo dobře.

1

"Proč si ten běžící fén brala do vany?" Ohledávající lékař se s heknutím vztyčil a bezděčně se zadíval na mokrou osuš-ku, přehozenou přes umývadlo. Poručík Gall se odvrátil. Pohled na mrtvé tělo zkroucené v křečích působil otřesně, přestože nikde nebyla ani kapka krve. "Musela to být strašná smrt!"

Pochybnosti, jak se brzy nato ukázalo, byly zcela namístě.

Podle pitevního nálezu byly na levé ruce mrtvé ženy nalezeny takzvané proudové známky.