Tato kniha je Vám k dispozici zdarma. Mimo jiné z tohoto důvodu neprošla korekturami a redakčními úpravami nakladatele, stejně tak výsledná elektronická podoba knihy nebyla detailně kontrolována. To znamená, že kniha může obsahovat gramatické, stylistické a jiné chyby. Omlouváme se za ně.

A abychom nezapomněli: to, že je kniha zdarma neznamená, že k ní nemá práva konkrétní autor. Než ji případně zveřejníte na svém webu, tak si to prosím ověřte.

Dean Jenkins

Z historie elektrokardiografie

www.palmknihy.cz

© Palmknihy s.r.o. 2000-2013

Z historie elektrokardiografie

Z historie elektrokardiografie

Dean Jenkins

zpracoval: Jiří Svršek

Zrcadlo internetového měsíčníku Natura (http://natura.baf.cz/),
mail: natura@snisnet.cz

Časopis vychází jednou měsíčně, nové číslo vycházi nejpozději těsně před koncem předchozího měsíce.

Všechny články jsou přehledně uspořádány v knihovně, která čtenářům umožňuje vybrat si články podle svého vlastního zájmu.

1600

Lékař britské královny Elizabeth I., prezident Královské lékařské koleje a tvůrce "magnetické filozofie" William Gilbert zavedl pojem "elektřina" pro objekty (izolátory), které udržují statickou elektřinu. Tento termín odvodil od řeckého slova pro jantar (electra). Od starověku bylo známo, že jantar, pokud jím třeme například o liščí ohon, přitahuje lehké předměty. Gilbert uvedl další příklady, jako je síra, a popsal fyzikální jev, který byl později nazván statickou elektřinou. Tuto elektřinu odlišoval od jemnější magnetické síly, součásti jeho filozofie, která odmítala do té doby převažující Aristotelův pohled na hmotu.

Gilbert W. De Magnete, magneticisique corporibus, et de magno magnete tellure. 1600

1646

Lékař sir Thomas Browne, když se ve svém díle snažil překonat rozšířené omyly v mnoha věcech, jako první definoval pojem "elektřina". Elektřinu popsal jako sílu, která přitahuje lehké předměty a pohybuje volně položenou jehlou. Mimo jiné Browne jako první použil termín "počítač".

Browne, Sir Thomas. Pseudodoxia Epidemica; 1646: Bk II, Ch. 1. London

1660

Otto Von Guericke sestavil první generátor statické elektřiny.

1662

Posmrtně byla publikována práce francouzského filozofa Reného Descartese. Descartes ve své práci vysvětlil pohyby člověka pomocí složitých mechanických interakcí vláken, pórů, průtoků a "animálního ducha". Na těchto svých představách pracoval již ve 30. letech 17. století, avšak tehdy je nepublikoval z obavy před perzekucí katolickou církví, když v té době byl z kacířství obviněn italský radikální myslitel Galileo. Podobné myšlenky vypracoval William Harvey, avšak nikdy je nepublikoval.

Descartes R. De Homine (Treatise of Man); 1662: Moyardum & leffen, Leiden.

1664

Dánský učenec Jan Swammerdam experimentálně vyvrátil Descartesovu mechanistickou teorii animálního pohybu. Vyjmul srdce živé žábě a ukázal, že žába byla schopna ještě chvíli plavat. Když však vyjmul mozek, veškerý pohyb okamžitě ustal. Pokud byly některé nervy drážděny skalpelem, docházelo k pohybům svalů. Tímto způsobem dokázal, že pohyb svalů může probíhat bez jejich spojení s mozkem a tudíž není nutný přenos "animálního ducha".

1668

Dánský učenec Jan Swammerdam zpřesnil experimenty o svalové kontrakci a vedení nervů. Své experimenty předvedl některým významným osobnostem, jako byl velkovévoda Cosumo toskánský, který navštívil Swammerdamova otce v Amsterdamu. V jednom experimentu byl sval zavěšen na mosazném háčku uvnitř skleněné trubice s kapkou vody pro detekci pohybu. Sval byl "drážděn" stříbrným vláknem. K pohybu svalu docházelo v důsledku malých elektrických změn. Swammerdam však tuto příčinu neodhalil.

1729

Anglický vědec Stephen Gray rozlišil vodiče a nevodiče elektřiny. Předvedl přenos statického elektrického náboje konopným vláknem na korkovou kuličku na vzdálenost 150 metrů. Později zjistil, že větší vzdálenosti může dosáhnout použitím mosazného drátu.

1745

1769

Bancroft, E. An essay on the natural history of Guiana, London:T. Becket and P. A. de Hondt, 1769.

1773

1774

1775

1780

1788

1791

1792

1800 - 1895

1819

1820

1842

1843

1850

1856

1869 - 1870

1872

1872

1876

1878

1880

1884

1887

1889

1890

1891

1893

1895 - dodnes

1895

1897

1899

1899

1901

1902

1903

1905

1905

1906

1906

1907

1908

1909

1909

1910

1911

1912

1918

1920

1920

1924

1924

1926

1928

1928

1929

1930

1930

1931

1931

1932

1932

1934

1935

1938

1938

1939

1942

1942

1944

1947

1947

1949

1949

1950

1953

1956

1957

1959

1960

1963

1963

1963

1966

1968

1989

1974

1974

1976

1992

1992

1993