Tato kniha je Vám k dispozici zdarma. Mimo jiné z tohoto důvodu neprošla korekturami a redakčními úpravami nakladatele, stejně tak výsledná elektronická podoba knihy nebyla detailně kontrolována. To znamená, že kniha může obsahovat gramatické, stylistické a jiné chyby. Omlouváme se za ně.

A abychom nezapomněli: to, že je kniha zdarma neznamená, že k ní nemá práva konkrétní autor. Než ji případně zveřejníte na svém webu, tak si to prosím ověřte.

Harold Brown

Skončila kontrola zbrojení?

www.palmknihy.cz

© Palmknihy s.r.o. 2000-2013

Skončila kontrola zbrojení?

Skončila kontrola zbrojení?

Harold Brown

zpracoval: Jiří Svršek

Zrcadlo internetového měsíčníku Natura (http://natura.baf.cz/),
mail: natura@snisnet.cz

Časopis vychází jednou měsíčně, nové číslo vycházi nejpozději těsně před koncem předchozího měsíce.

Všechny články jsou přehledně uspořádány v knihovně, která čtenářům umožňuje vybrat si články podle svého vlastního zájmu.

Autor článku [1] Dr. Harold Brown byl ministrem obrany Spojených států amerických v letech 1977 až 1981 za vlády presidenta Jamese Earla Cartera. Nyní působí ve Středisku pro strategická a mezinárodní studia (CSIS, the Center for Strategic and International Studies).

Indie a Pákistán stále pokračují ve vývoji jaderných zbraní a balistických raket středního a dlouhého doletu. Nejsou vázány žádnou mezinárodní smlouvou, která by tomuto vývoji bránila. V září 2004 obě země alespoň přistoupily k dohodě s cílem urovnat dlouholeté vzájemné konflikty o sporná území Kašmíru.

Odkazy a literatura: