Tato kniha je Vám k dispozici zdarma. Mimo jiné z tohoto důvodu neprošla korekturami a redakčními úpravami nakladatele, stejně tak výsledná elektronická podoba knihy nebyla detailně kontrolována. To znamená, že kniha může obsahovat gramatické, stylistické a jiné chyby. Omlouváme se za ně.

A abychom nezapomněli: to, že je kniha zdarma neznamená, že k ní nemá práva konkrétní autor. Než ji případně zveřejníte na svém webu, tak si to prosím ověřte.

Michal Tomšů

Mona Lisa

www.palmknihy.cz

© Palmknihy s.r.o. 2000-2013

Mona Lisa"

Mona Lisa Michal Tomšů

* * *

Od počátku cesty uplynulo sotva půl hodiny, když se kabina lanovky ošklivě zhoupla. Gyrostabilizátory zavrněly ve snaze vyrovnat nebezpečné vychýlení kabiny. Cosi zapraskalo a výkyv se ještě zvětšil. Přetížená gyra se automaticky vypnula, aby zamezila nebezpečí spálení. Došlo k silnému otřesu. Kabina se zastavila a stále se mírně kývala. Vůně ozónu a pach spálené izolace doprovázely praskot elektrických jisker.

* * *

Pat Miller se podíval na svého druha v neštěstí. Inženýr Johny Lench se skláněl nad skříňkou počítače a Pata nevnímal. Místo toho se snažil z téměř spálených obvodů dostat alespoň nějakou informaci.

* * *

"Takže, gyra vypnuté, bez možnosti aktivace. Počítač zničený, tažné zařízení taky. Telefon hluchý, vysílačka mimo provoz. Stojíme na nouzových brzdách. Nejbližší nosník pod námi je skoro půl kilometru daleko. Nad námi je sice jen dvacet metrů další, ale k tomu se nedostanem. Země je zhruba čtyři sta metrů pod námi."

Takto shrnul situaci Johny Lench několik minut po nehodě.

"Máme nějakou šanci?" zeptal se Pat Miller.

"Dost."

Pat Miller trhnutím otevřel nouzové střešní dveře. Lench mezitím odkudsi vytáhnul silné lano. Otevřenými dveřmi zavál do kabiny ledový vzduch. Několik vloček dopadlo Millerovi na obličej. Rychle dveře zavřel. Posadil se a třel si studené tváře.

O dvacet minut později se v roklině objevil vrtulník. Byl to velký dvoumotorový stroj s vrtulemi upravenými pro místní řídký vzduch. Pilot se opatrně vyhýbal vzdušným vírům a nebezpečným proudům, tvořících se mezi vysokými srázy.

Dvojice mužů v lanovce mlčky sledovala zánik vrtulníku. Pat Miller znovu pohlédl na Monu Lisu. Její úsměv ho silně znervózňoval.

Lanovka se kývala a sténala, jako by se o ni prali všichni pekelní démoni. Na sklo oken nepřetržitě bušil sníh a led. Zvenčí se na kabině usazovala námraza. Vítr skučel.

Pata Millera rychle opouštěly síly. Seděl na zmrzlé sedačce v zasněžené lanovce a cítil, že umírá. Bouře před několika minutami skončila a on nyní opět viděl Monu Lisu. Zdálo se mu, že se její výraz poněkud změnil. Koutkem oka zahlédl bílou tvář Johnyho Lenche. Inženýr jej sledoval skelnýma očima. Byl mrtvý.

Mezi mraky se objevilo slunce. Jeho paprsky se letmo dotkly tváří obou mrtvých mužů v kabině lanovky. Čerstvý vítr začal oblaka rozhánět a za několik okamžiků sluneční svit ozařoval tvář Mony Lisy. Usmívala se. Vítězně, šťastně a také velice, ale opravdu velice, škodolibě.