Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy
Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného souhlasu nakladatele. Neoprávněné užití této knihy bude trestně stíháno.

Doc. Ing. akad. arch. František Pšenička, CSc.

Doc. Ing. Matouš Jebavý, Ph.D.

Ploty a živé ploty

TIRÁŽ TIŠTĚNÉ PUBLIKACE:

Vydala Grada Publishing, a.s.
U Průhonu 22, Praha 7
obchod@grada.cz, www.grada.cz
tel.: +420 234 264 401, fax: +420 234 264 400
jako svou 4592. publikaci

Odpovědná redaktorka Ing. Jitka Hrubá
Sazba Vladimír Velička
Fotografie na obálku poskytla firma LOMAX & Co s.r.o.
Fotografie v knize – autoři, firmy uvedené na str. 111
Ilustrace v knize – Ing. arch. Zbyněk Kabelík, Ph. D. (kapitoly 1–3),
Doc. Ing. Matouš Jebavý, Ph.D. (kapitoly 4–5)

Odborná recenze:
Ing. Jaroslav Krejčí
Ing. Jaroslav Zámiš

Vydání odborné knihy schválila Vědecká redakce nakladatelství Grada Publishing, a. s.

Počet stran 112
První vydání, Praha 2011
Vytiskly Tiskárny Havlíčkův Brod, a. s.

© Grada Publishing, a.s., 2011
Cover Design © Grada Publishing, a.s., 2011

Názvy produktů, firem apod. použité v knize mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

ISBN 978-80-247-3662-4

ELEKTRONICKÉ PUBLIKACE:

ISBN 978-80-247-7220-2 pro formát PDF
ISBN 978-80-247-7690-3 pro formát EPUB

Úvod

Základním účelem plotu je vymezení pozemku a zajištění jeho ochrany a reprezentace. Od toho se odvíjí výěbr technického a výtvarného řešení plotu. Proto jsme se v prezentaci konstrukčního, materiálového i výtvarného řešení zaměřili na předvedení různých typů oplocení a jejich charakteristiky. Uvádíme příklady řešení od prostého vymezení pozemku přízemní, překročitelnou lištou až po plnostěnné, výškové ohrazení pozemku, které nelze běžně překonat. Pozornost věnujeme možnostem užití různých materiálů.

Podrobné informace věnujeme současným soustavám plotových konstrukcí umožňující poměrně četné a snadné tvarové a výškové řešení sestav. Obsáhlý grafický doprovod základních technických informací poskytuje solidní přehled o úrovni technického i výtvarného řešení jednotlivých typů a prvků.

Rozsáhlá kapitola věnovaná živým plotům se jimi zabývá od stanovení účelu, přes přípravu půdy, vysazování, volbu vhodných dřevin, až po příklady návrhu zahrad s využitím zeleně.

1 Legislativa

Zákon č. 183/2006 Sb. ze dne 14. března 2006 o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), čtvrtá část – Stavební řád, hlava I – Stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce, díl 1 – Povolení a ohlášení, § 103 – Stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce nevyžadující stavební povolení ani ohlášení, v odstavci [1], písmenu d], bodu 6. uvádí, že ploty do výšky 1,8 m, které nehraničí s veřejnými pozemními komunikacemi a veřejným prostranstvím, nevyžadují stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu. Je však potřeba ještě přihlédnout k § 34 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení).

Vyhláška č. 137/1998 Sb. Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 9. června 1998 o obecných technických požadavcích na výstavbu, § 12 – Oplocení pozemků, v odstavci (2) stanovuje, že oplocení nesmí svým rozsahem, tvarem a použitým materiálem narušit charakter stavby na oplocovaném pozemku a jejího okolí a nesmí zasahovat do rozhledového pole připojení stavby na pozemní komunikace. V odstavci (3) stanovuje, že provedení oplocení nesmí ohrožovat bezpečnost osob, včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace a účastníků silničního provozu.

Tyto základní požadavky jsou zpravidla dále upravovány místními obecními vyhláškami.

Zvláštní péči výtvarnou i materiálovou je třeba věnovat plotům uličním, oddělujícím soukromý pozemek od uličního řadu, kde přistupují požadavky obce, případně ještě požadavky památkové ochrany. Návrh těchto plotů je nezbytné projednat a odsouhlasit s příslušným stavebním úřadem.

Pravidlem pro řešení plotů oddělujících pozemek od uličních řadů by mělo být respektování konstrukčního i materiálového principu jednotně stanoveného a závazného pro danou lokalitu.

2 Ploty

Hlavním účelem proč stavíme ploty je kromě zabezpečení majetku ivymezení určitých ploch ajejich vzájemné oddělení od symbolického vymezení hranice až po neproniknutelnou stěnu. Každý druh atyp plotu má svůj určitý výtvarný charakter, jenž se projevuje působením na obě strany – vně idovnitř, které nemusí být rovnocenné. Ze dvou rozměrů, délky avýšky, jež oplocení charakterizují, má výška rozhodující vliv na celkové působení plotu. Přirozeně nelze opominout vliv dvou základních prvků plotu – sloupku avýplně.

2.1 Konstrukční typy plotů

Ploty lze podle použitých prvků rozdělit do skupin, které jsou jasně definovány:

• pevné svislé nosné prvky (sloupky) spružnou, či pevnou výplní,

• pevné svislé nosné prvky (sloupky) spodezdívkou spružnou či pevnou průhlednou nebo neprůhlednou výplní,

• celoplošná pevná skládaná nebo litá konstrukce stěny, případně svloženými průhlednými nebo neprůhlednými poli.

Zvláštním typem je živý plot, pěstovaný zvhodných dřevin azahradnicky upravovaný. Rozlišují se tyto hlavní formy:

• volně rostoucí ploty zrůzných druhů dřevin,

• volně rostoucí ploty zjediného druhu dřevin,

• stříhané ploty, nejčastěji zjednoho druhu dřeviny.

Dojem živého plotu lze rovněž docílit obrostem plotu zdrátěného pletiva popínavými rostlinami.

2.2 Konstrukční prvky plotu

2.2.1 Sloupky (pilířky)

Na výběru sloupků, jako hlavních nosných prvků záleží, jak bude konstrukce ve výsledku působit. Nejběžnější jsou sloupky dřevěné zkulatiny (∅ 70–200mm podle typu plotu), půlkulatiny nebo hranolové. Sloupky se zarážejí do země nebo upevňují kbetonovému základu.

Velmi často se pro svou jednoduchost používají ocelové sloupky ztrubek (∅40 mm), nebo sloupky zválcovaných profilů (T 40/40/5mm), zarážené nebo zabetonované do betonového monolitického nebo prefabrikovaného základu.

Pro pocit mohutnosti jsou oblíbené sloupky vyzdívané zkamene, cihel nebo tvárnic (rozměru 300–450/300–450 mm) na betonový základ.

Další variantu nabízejí sloupky železobetonové monolitické nebo prefabrikované.

2.2.2 Podezdívky

2.2.3 Výplně plotových polí

• zplastů apod.

2.2.4 Stěny

2.3 Charakteristika různých typů plotů

2.3.1 Dřevěné ploty

Tyčkový plot

Jednoduché hrazení

Laťový plot

Prkenný plot

Proplétaný plot

Rančerský plot

Palisádová stěna

2.3.2 Kovové ploty (oplocení)

Nízký kovový plot

Drátěný plot

Plot zdrátěných pletiv

Plot zpletiva vrámech

Mřížové ploty

Kovový plot splošnými výplněmi

Kovový plot zocelových prutů

2.3.3 Plot zplastů

2.3.4 Montované ploty zplošných betonových dílů

2.3.5 Patníky, palisádové stěny

2.4 Ploty na svahu

2.5 Doplňkové vybavení plotů