Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy
Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného souhlasu nakladatele. Neoprávněné užití této knihy bude trestně stíháno.

Ing. Michal Vlášek

Bazény
jak si správně vybrat

TIRÁŽ TIŠTĚNÉ PUBLIKACE:

Vydala Grada Publishing, a.s.
U Průhonu 22, Praha 7
obchod@grada.cz, www.grada.cz
tel.: +420 234 264 401, fax: +420 234 264 400
jako svou 4684. publikaci

Odpovědná redaktorka Věra Slavíková
Sazba Vladimír Velička
Fotografie na obálce – Bazény relax, s.r.o.
Fotografie v textu – Bazény relax, s.r.o.

Počet stran 112
První vydání, Praha 2012
Vytiskly Tiskárny Havlíčkův Brod, a. s.

© Grada Publishing, a.s., 2012
Cover Design © Grada Publishing, a.s., 2012

Názvy produktů, firem apod. použité v knize mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků, což není zvláštním způsobem vyznačeno.

Názvy produktů, firem apod. použité v knize mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

ISBN 978-80-247-3888-8

ELEKTRONICKÉ PUBLIKACE:

ISBN 978-80-247-7692-7 pro formát PDF
ISBN 978-80-247-7693-4 pro formát EPUB

Úvod

V posledních letech se ve stále větší míře můžeme setkávat s nárůstem poptávky po privátních, poloprivátních i veřejných bazénech. Tato kniha se bude věnovat výhradně prvním jmenovaným a tedy venkovním privátním bazénům (dále také jen „bazény“). Pro vnitřní privátní bazény jsou doporučení této knihy s určitou modifikací též zcela platná.

Neustále se zvyšující poptávka po bazénech se dá do určité míry vysvětlovat nejen zlepšující se koupěschopností obyvatel ČR, ale především touhou jednotlivých stavebníků relaxovat v soukromí s kvalitou zázemí veřejných relaxačních celků. Současně s touto stoupající poptávkou trh reaguje rostoucí nabídkou. Tato nabídka se ale stává více a více nepřehlednou, a tak se v ní neodborná veřejnost lehce ztratí. Jsou zde nabídky na „kvalitní“ bazény za ceny začínající na několika stech korunách až po nabídky, jejichž cena dosahuje částek ve stech tisících korunách českých. Každá z těchto technologií je prezentována jako ta nejvhodnější s nejdelší životností, a tak je pro potenciálního zájemce o stavbu bazénu velmi těžké vybrat si tu nejvhodnější variantu. Je tedy zřejmé, že veřejnost jen těžce proniká do nepřeberné nabídky prodejců bazénů, navíc jsou potenciální stavebníci mystifikováni leckdy klamavou reklamou. Tato kniha si však neklade za cíl vytvořit detailní analýzu reklamních praktik používaných jednotlivými prodejci. Její hlavní smysl je v popisu jednotlivých technologií používaných v dnešní době pro výstavbu privátních bazénů a vysvětlení toho nejzákladnějšího, co musíte znát, než si bazén pořídíte.

Ačkoliv na trhu existují publikace, které se tomuto tématu věnují, bývají až příliš obecné a zájemce o stavbu bazénu se tak nedozví odpovědi na své konkrétní dotazy. Nezbývá mu tak nic jiného než tyto zkušenosti získat až při stavbě svého prvního bazénu, kdy již může být pozdě.

Dříve, než se potenciální stavebník pustí do plánování svého budoucího bazénu, je třeba, aby si odpověděl na základní otázku, co od něj očekává.

Zapomínat by mimo jiné neměl na tyto základní požadavky:

• technické (stavebnětechnické, provoznětechnické aj.);

• hygienické;

• bezpečnostní;

• estetické;

• ekonomické;

• legislativní.

Tento výčet samozřejmě nelze chápat jako konečný, neboť i jednotlivé požadavky se dále dělí na další části. Například v ekonomických požadavcích by neměla být zohledněna pouze pořizovací cena, ale také provozní náklady bazénové soustavy. Právě úspora v investičních nákladech se může a s velkou pravděpodobností jistě nepříznivě projeví v průběhu let používání bazénového celku. Tyto požadavky dále mohou být doplněny i požadavky speciálními, které vycházejí z individuálních požadavků jednotlivých budoucích uživatelů těchto bazénů. Tato knížka si však neklade za cíl tyto jednotlivé požadavky beze zbytku podrobně popsat, neboť by to bylo nad její možný rámec.

Hlavní pozornost bude věnována stavebně-technickému řešení jednotlivých variant výstavby privátních bazénů, a to z toho důvodu, že tato část výstavby privátních bazénů je v literatuře nejméně popisována a ani v nabídkách jednotlivých prodejců se nelze setkat s objektivním popisem. To je částečně způsobeno reklamní politikou jednotlivých prodejců, a na druhé straně určitou ochranou firemního „know-how“. Tato publikace se snaží o co nejobjektivnější popis jednotlivých variant výstavby z hlediska stavebně-konstrukčního řešení, způsobu a složitosti stavby samotné, životnosti bazénového celku, schopnosti plnit funkci a opravitelnosti. Popisována je i kvalita vnitřní úpravy, a to s ohledem na hygienické hledisko, snadnost údržby a v neposlední řadě také na estetiku. Dále budou popisována úskalí jednotlivých technologií výstavby, která ve chvílích rozhodování se o vhodné technologii výstavby privátního bazénu nemusí být zřejmá a objeví se až v průběhu používání, na druhé straně si popíšeme i klady těchto technologií.

Po popisné části představení jednotlivých technologií výstavby bude přistoupeno k jejich vzájemnému porovnání. To bude provedeno za pomoci vícekriteriální analýzy, kdy jednotlivými rozhodujícími kritérii budou právě popsané parametry jednotlivých výstavbových variant.

Závěrem této úvodní části knihy je třeba zdůraznit, že stavba privátního bazénu není záležitostí levnou, a tak výběr vhodné technologie výstavby vyžaduje největší možnou pozornost budoucích stavebníků. Celková investice se ve většině případů vyšplhá přes částku sto tisíc korun českých, leckdy i mnohem více. Stejně tak se nejedná o investici na jednu až dvě sezóny, není možné si ji později rozmyslet a bazén prodat, jako například při špatném výběru osobního automobilu, k jehož ceně se stavba privátního bazénu leckdy blíží.

Pojmy ajejich vysvětlení

Není až tak problematické napsat knihu, jejímuž obsahu by kvůli odborným termínům polovina čtenářů nerozuměla. To nemám vúmyslu, atak si dovolím uvést avysvětlit pojmy, se kterými je vpublikaci volně pracováno (např. termín bazénový celek byl vytvořen pro účely této knihy), ale istěmi, snimiž se potenciální stavebník setká při návštěvě jakékoliv prodejny bazénů. Omlouvám se těm čtenářům, pro které je toto vysvětlení zbytečné, ti mohou tuto část přeskočit.

Obr. 1 | Akumulační nádoba

• Akumulační nádoba – doplňuje systém recirkulace za použití přelivu. Ten je dokonalejší než systém využívající skimmer, ale vzniká zde určitá nerovno-

měrnost vtoku bazénové vody do recirkulačního čerpadla. Nerovnoměrný vtok bazénové vody do systému se řeší za pomoci akumulační nádoby, kterou je možné doplnit systémy pro hlídání výšky hladiny. Další možné využití akumulační nádoby (jímky) je pro dávkování bazénové chemie. Dnes se akumulační nádoby vyrábějí nejčastěji zpolypropylenu. Výhoda tohoto materiálu je možná prefabrikace atím zkrácení doby výstavby.

Obr. 2 | Betonová dlažba

• Bazénové ochozy – jednou znejdůležitějších částí bazénu je jeho ochoz. Na ten je nutné klást stejné požadavky jako na ostatní bazénové prvky. Musí vprvní řadě zajišťovat bezpečnost pohybu (protiskluzový povrch) aodvod dešťové vody či vody používané při jeho čistění mimo bazén. Je tedy potřeba vyspádovat ho směrem od bazénu. Zmateriálů se nejčastěji

používají dlažby, které se vyrábějí zpřírodního či umělého kamene akeramiky. Hojně se používá iexotické dřevo ajeho plastové napodobeniny.

• Bazénové těleso – tímto termínem je vtéto knize označována stavba bazénu zahrnující nosnou vrstvu avnitřní povrchovou úpravu bazénu.

• Bazénový celek – bazénový celek se neskládá pouze ajen zbazénového tělesa, ale kromě bazénového tělesa je složen z recirkulační úpravny, skimmeru (popřípadě přelivu doplněného akumulační nádrží), zpětných armatur, odpovídajícího vodního zdroje, zařízení pro hygienické zabezpečení bazénové vody adalší bazénové technologie.

Obr. 3 | Dnová výpusť

• Dnová výpusť – další možností, jak nasávat vodu zbazénu přes trubní rozvod do filtrace, je použití dnové výpusti. Její výhodou je možnost úplného vypuštění bazénu bez použití dalších hadic amožnost libovolné výšky vodní hladiny. Nevýhodou je nemožnost napojení bazénového příslušenství ato, že na rozdíl od skimmeru nesbírá nečistoty zhladiny. Velmi vhodné je použití obou těchto variant dohromady smožností regulace vstupu vody do filtrace, například pomocí trojcestného kulového ventilu.

• Elektrolýza soli – (dále jen „slaná voda“) – další ze způsobů čištění bazénové vody. Podrobněji je tento systém rovněž vysvětlen votázce č. 15 (str. 100).

• Filtrace kartušové – vporovnání spískovou filtrací, jsou kartušové levnější ajednodušší. Důležité je uvědomit si, že kartušové filtrace jsou pouze určitá hrubá síta, na kterých dochází kcezení hrubých nečistot. Nezbytně nutné je často prát aměnit kartušové filtry, jinak dochází kpodstatnému snížení již tak malých filtračních účinků. VČR jsou oblíbené aprodávané především kvůli své nízké pořizovací ceně ahorší informovanosti zákazníků.

Obr. 4 | Kartušová filtrace

Obr. 5 | Písková filtrace

• Filtrace pískové – kvalitnější řešení oproti kartušovým filtracím poskytují filtrace pískové. Ty se skládají zrecirkulačního čerpadla, ventilu, filtrační tlakové nádoby spříslušenstvím apropojovacích trubek. Před recirkulačním čerpadlem je osazen vlasový filtr na zachycení hrubých nečistot. Po košíku ve skimmeru je to vpořadí druhý košík na zachycení mechanických nečistot, atak pravděpodobnost, že by se do čerpadla dostaly nečistoty, které by ho mohly poškodit, je relativně malá. Voda, která je hnána zčerpadla, proudí přes vrstvu písku, kde dobíhá koagulační (srážecí) proces asoučasně se zachytávají jemné mechanické nečistoty. Tyto filtrační nádoby se stejně jako filtrační čerpadla dimenzují podle velikosti bazénu, atedy množství vody, které se má za určitý časový úsek přefiltrovat. Výhodou pískových filtrací je snadnost obsluhy, čištění písku ijeho trvanlivost. Písek se ve filtrační nádobě mění jednou za tři až pět let. Vlastnosti pískových filtrací se dnes dají zlepšit tím, že na místo pískové náplně je použita některá ze speciálních náplní. Oproti písku filtrujícímu částice větší než patnáct micronů, jsou některé tyto náplně schopny filtrovat částice větší než tři microny. Podrobně je kvalita bazénové vody řešena například vpublikaci Bazény(1)od docenta Petra Šrytra.

• Instalační šachta – veškerá výše popsaná příslušenství je třeba někam umístit. Technologie, která není zabudována přímo na bazénové těleso, se může osazovat do instalační šachty. Jedná se zejména ofiltrační komplet, úpravu vody (UV lampy, úpravny pro

Obr. 6 | Instalační šachta

slanou vodu apod.), motor protiproudu, masážní trysky, kompresory pro vzduchové trysky apod. Instalační šachty se vyzdívají, nebo se dovážejí již prefabrikované. Vpřípadě prefabrikace se hojně instalují šachty polypropylenové. Pokud to dispoziční řešení okolí bazénu umožní, je zhlediska vlastníka bazénu vhodnější toto příslušenství umisťovat do lépe přístupných prostor, jako jsou garáže, zahradní domky apod., ato hlavně nacházejí-li se tyto prostory pod úrovní hladiny vody vbazénu. Ivpřípadě, že jsou nad úrovní hladiny vody, jsou dodavatelské firmy schopny si stím poradit.

• Integrované schodiště – veškeré nevýhody závěsných schodišť odstraňují schodiště integrovaná, která jsou bezpečnější nejen pro domácí zvířata (psy, kočky atd.), ale hlavně pro malé děti. Bývají opatřena protiskluzovou úpravou aposkytují možnost odpočinku uvnitř bazénu. Jejich nevýhodou je to, že zabírají prostor pro plavání amnohdy odebírají odrazovou plochu na kratší straně bazénu. Proto je vhodné hledat bazény spromyšleným tvarem schodiště.

Obr. 7 | Kulový dvoucestný ventil

• Kulové ventily – velmi důležitým prvkem vbazénovém systému jsou kulové dvoucestné ventily. Ty umožňují uzavření proudu vody, který přes ně prochází. Vhodné umístění je například před filtraci aza ní. Vpřípadě, že bude nutné filtraci odpojit, například zdůvodu výměny písku nebo servisní opravy, nebude nutné odpouštět vodu zbazénu. Další funkci plní při usměrnění toku vody vtrubním rozvodu. Toho je využíváno například při připojení slané vody, ohřevu vody pomocí solárních panelů či tepelných čerpadel adalšího bazénového příslušenství. Kromě dvoucestných kulových ventilů existují iventily třícestné aj. Jejich ovládání je jak ruční, tak ielektrické.

• Osvětlení bazénu – pro osvětlení bazénu se používají vodotěsná světla, která se instalují do bazénových stěn aschodů. Nejčastěji bývají halogenová. Vposledních letech se ido oblasti bazénových světel včím dál tím větší míře prosazují LED světla.

Obr. 8 | Glanaflex

• Propojovací hadice – tímto termínem je vknize myšleno potrubí spojující jednotlivá bazénová příslušenství mezi sebou. Ato konkrétně od skimmeru do filtrace azní zpět do bazénu přes zpětné trysky. Pro tuto část rozvodu, pokud je vzemi, se nejčastěji používají silnostěnné ohebné hadice. Pro část rozvodu uvnitř prostoru technologie se častěji používají PVC trubky.

Obr. 9 | Přeliv

• Přelivová hrana – dalším způsobem, jak čerpat vodu zbazénu do filtrace, je použití přelivu. Používá se především uveřejných bazénů, na které se vtéto knize nezaměřujeme, ale ipři stavbě privátních bazénů se sním můžeme setkat. Po obvodu bazénu je žlábek, nejčastěji vyrobený zplastu nebo vyložený keramickou dlažbou tak, jak to ukazuje obrázek 9. Na rozdíl od skimmeru adnové výpusti zde vzniká problém snerovnoměrností vtoku vody do systému, atím se zvyšuje riziko vnikání vzduchu do recirkulačního čerpadla asamotné filtrační nádoby. To by mohlo způsobit až zničení tohoto čerpadla. Problém se řeší vyrovnávacími nádržemi osazenými před recirkulačním čerpadlem, které nerovnoměrný vtok eliminují.

• Sací koše – perforované hlavice zajišťují, aby se do motorů nedostaly nečistoty, které by mohly poškodit čerpadla. Své místo vbazénovém celku si tyto armatury najdou především při použití protiproudů, masážních trysek, chrličů, solárních panelů atd.

Obr. 10 | Skimmer

• UV lampa – jedná se ojeden ze způsobů čištění bazénové vody. Podrobněji je tento systém vysvětlen votázce č. 15 (str. 100).

Obr. 11 | Nerezové závěsné schodiště

Obr. 12 | Zpětné trysky