Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy

Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována ani šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného souhlasu nakladatele. Neoprávněné užití této knihy bude trestně stíháno.

Prof. Ing. Darja Kubečková, Ph.D.

Ing. Marcela Halířová, Ph.D.

Konstrukce ze sádrokartonu

TIRÁŽ TIŠTĚNÉ PUBLIKACE:

Vydala Grada Publishing, a.s.

U Průhonu 22, Praha 7

obchod@grada.cz, www.grada.cz

tel.: +420 234 264 401, fax: +420 234 264 400

jako svou 5003. publikaci

Odpovědná redaktorka Magdalena Jimelová

Sazba Květa Chudomelková

Fotografi i na obálku poskytla společnost Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.

Počet stran 112

První vydání, Praha 2012

Vytiskla Tiskárna PROTISK, s.r.o., České Budějovice

© Grada Publishing, a.s., 2012

Cover Design © Grada Publishing, a.s., 2012

Názvy produktů, firem apod. použité v knize mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

ISBN 978-80-247-3831-4

ELEKTRONICKÉ PUBLIKACE:

ISBN 978-80-247-7881-5 ve formátu PDF

ISBN 978-80-247-7884-6 ve formátu EPUB

Úvod

Stavební technologie sádrokartonu byla patentována koncem minulého století ve Spojených státech amerických. Během krátké doby se sádrokarton prakticky rozšířil do celého světa a začal být využíván nejen při novostavbách, ale i při rekonstrukcích, a to díky své variabilitě, malé hmotnosti, recyklovatelnosti, snadné manipulaci.

Systémy sádrokartonových konstrukcí se v dnešní době s oblibou využívají nejen v bytové výstavbě a výstavbě občanské vybavenosti, ale své uplatnění mají také u staveb průmyslových.

Užíváme-li pro sádrokartonové konstrukce slovo „systém“, pak je tomu proto, že je celá sádrokartonová konstrukce složena z jednotlivých části, které v uceleném celku vykazují řadu vynikajících vlastností, mezi něž patří estetický vzhled, užitné, konstrukční a technologické vlastnosti. Jedině kompletně používaný systém zajišťuje výslednou jakost a kvalitu realizované sádrokartonové konstrukce, ať je to příčka, podhled, podlaha apod. Není-li tomu tak a dochází ke kombinaci či záměně různých komponentů, škody na stavebním díle mají ve svém důsledku negativní následky a finanční náklady na odstranění bývají zpravidla hodně vysoké.

Při práci se sádrokartonem se do povědomí vžil pojem „suchá výstavba“. To proto, že u daných technologických postupů se v minimální míře používá mokrý proces, event. je zcela vyloučen (pozn.: mokrým procesem charakterizujeme například zdění z kusového staviva a používaní malty, betonáž).

V neposlední řadě sádrokartonové konstrukce vykazují řadu dobrých vlastností ze stavebně-fyzikálního hlediska. Nelze opomenout ani skutečnost, že konstrukce suché výstavby našly v poslední době své velké uplatnění i v dřevostavbách. Stálé zvyšovaní cen energií, požadavky ekologické, hygienické, požadavky na ochranu životního prostředí, recyklovatelnost materiálů atd., přivedly realizační firmy a stavebníky ke dřevostavbám. Sádrokarton zde má své nezastupitelné místo. V dřevostavbách se používá zejména u sendvičových výplňových stěn v dřevěné skeletové konstrukci, užívá se pro podlahy, podhledy atd.. Doba výstavby dřevostaveb se díky technologii a využití sádrokartonu zkracuje, výstavba je rychlá, dřevostavby mají dobré tepelně-technické vlastnosti a vedou k úsporám energie na vytápění.

Obr. 1.1 Využití sádrokartonu v budovách (pramen: www.fast.vsb.cz – archiv)

Příčky, obklady stropů, podkroví, půdní vestavby, dělicí stěny, předstěny, podlahy, instalační šachy, bytová jádra a ostatní úpravy v koupelnách a sociálních zařízeních.

2 Materiály pro suchou výstavbu

2.1 Desky

2.1.1 Sádrokartonové desky pro stěny

Stavební sádrokartonové desky tvoří základní prvek systémů suché výstavby. Tyto desky se skládají ze sádrového jádra, které má na povrchu plášť ze speciálního kartonu.

V dnešní době, kdy dbáme na ochranu životního prostředí, se snažíme využívat namísto přírodních surovin suroviny odpadní. Současná technologie zpracování výchozích surovin využívá recyklovaných materiálů. Pro výrobu sádry používaný přírodní sádrovec je plně nahrazen tzv. energosádrovcem, který vzniká vlastně jako odpadní produkt při odsíření tepelných elektráren, případně jiných zařízení. U nás používaná metoda využívá k odsíření (snížení oxidu siřičitého SO_2 vovzduší) vápennou lázeň (vápenné mléko Ca(OH)2). A právě při tomto procesu vzniká sádra, jako vedlejší produkt odsíření. Takto vzniklá sádra (CaSO_4 · H_2O) se nazývá energosádrovec. Rovněž karton pro opláštění desek je ze 100% recyklované celulózy.

Důležitou otázkou, kterou si odborníci kladli, byla čistota aekologická nezávadnost energosádrovce. Otázka na přítomnost škodlivých látek, jako jsou těžké kovy či radioaktivní prvky, byla rovněž hodnocena. Rozbory energosádrovce před započetím výroby prokázaly, že takto vyrobená sádra obsahuje menší množství nečistot než sádrovec přírodní.

Potom není samozřejmě náhodou, že výroba sádrokartonových desek byla umístěna do blízkosti velkých tepelných elektráren, např. vPočeradech (od roku 1994) aHorních Počaplech (od roku 1999).

2.1.1.1 Rozdělení sádrokartonových desek

Dnešní běžný sortiment našeho trhu nabízí sádrokartonové desky určené do různého prostředí, vrůzných plošných rozměrech av několika tloušťkách. Desky se liší barvou kartonu opláštění abarvou atextem potisku. Kvalita desek se řídí aktuálním předpisem: ČSN EN 520 (72 3611) Sádrokartonové desky – Definice, požadavky azkušební metody, která je platná od 1. 6. 2005.

- Standardní sádrokartonové desky „A“

Deska typu A je standardní obyčejná sádrokartonová deska pro běžné prostředí interiérů s relativní vlhkostí menší než 65 % při 20 °C apro konstrukce bez zvýšených požárních požadavků. Můžeme ji použít pro příčky, podhledy, nebo šachtové apředsazené stěny. Tato deska je opatřená bílým kartonem amodrým popisem na zadní straně, s označením WHITE, případně GKB nebo RB (A). Za označením písmeny následuje číslo vyjadřující tloušťku desky vmilimetrech (např. GKB 12.5 apod.). Označení se ujednotlivých výrobců liší.

- Impregnované sádrokartonové desky „H“

Deska typu H je stavební deska, která má jádro ikartonové opláštění speciálně impregnované do prostředí s vyšší vzdušnou vlhkostí, ato s relativní vlhkostí do 75 % při 20 °C (85 % pouze po dobu, která je kratší než 10 hodin, 100 % pouze po dobu, která je kratší než 2 hodiny), jako jsou např. koupelny aWC. Tyto desky se liší barvou opláštění, karton na povrchu desek je zelený s modrým popisem na zadní straně. Označení impregnované desky je GREEN, případně GKB-I, RBI (H2) apříslušná tloušťka.

Do trvale vlhkých provozů, tam, kde by byly konstrukce vystaveny působení zemní vlhkosti nebo například pro stěny trvale ostřikované vodou nejsou sádrokartonové desky vhodné. Zde musíme volit desky na bázi cementu, např. cementovou desku bez dřevní hmoty AQUAPANEL apod.

- Protipožární sádrokartonové desky „F“

Potřebujeme-li konstrukci s protipožární odolností, můžeme zvolit protipožární desku typu F, jejíž sádrové jádro je dodatečně zpevněno skelnými vlákny. Tato deska je opatřena bílým, růžovým, případně červeným kartonem ačerveným potiskem (nebo může být rubová strana šedobílá s modrým potiskem, označení se liší podle jednotlivých výrobců), s označením RED, případně GKF, RF (DF) s uvedením příslušné tloušťky. Protipožární deska je určena do interiérů s relativní vlhkostí menší než 65% při 20 °C.

- Protipožární impregnované sádrokartonové desky „FH“

Stavební sádrokartonová deska typu FH má sádrové jádro zpevněno skelnými vlákny anavíc je jádro ipovrchový karton impregnován do prostředí s vyšší vzdušnou vlhkostí (srelativní vlhkosti do 75 % při 20 °C). Tato deska je opláštěná zeleným kartonem sčerveným potiskem. Označení desky je RED GREEN, případně GKF-I, RFI (DFH2) suvedením příslušné tloušťky.

2.1.1.2 Tloušťky sádrokartonových desek

Obvyklá tloušťka desek pro rovinné konstrukce je 12,5 mm. Navrhujeme-li konstrukci se zvýšenými nároky na požární odolnost, na akustické vlastnosti apod., máme na výběr sádrokartonové desky s větší tloušťkou, ato 15, 18, 20 nebo až 25 mm. Sádrokartonové desky s menší tloušťkou (9,5 nebo 6,5 mm) využijeme pro ohýbané konstrukce, pro příčky nebo podhledy s poloměrem 1 000 mm. Pokud bychom chtěli dosáhnout menšího poloměru, ato až 600 mm, musíme desku při ohýbání navlhčit.

2.1.1.3 Rozměry sádrokartonových desek

Obvyklá šířka sádrokartonových desek je 1 200 nebo 1 250 mm, uohebných desek je šířka 900 mm au lehkých stavebních desek pouze 600 mm. Délkový rozměr sádrokartonových desek začíná uhranice 2000 mm akončí udélky 3000 mm. Na objednávku, pokud je splněn minimální požadavek na množství vyrobených desek (obvykle alespoň čtyři palety), lze vyrobit desky vkonkrétním požadovaném rozměru.

Tab. 2.1 Přehled běžného sortimentu sádrokartonových desek

Druhy desek

Označení*

Barva kartonu/potisku

Stavební desky

WHITE, GKB, RB (A)

Bílá/modrá

Stavební desky impregnovaná

GREEN, GKB-I, RBI (H2)

Zelená/modrá

Stavební desky protipožární

RED, GKF, RF (DF)

Bílá, růžová, červená/červená

Stavební desky protipožární impregnované

RED GREEN, GKF-I, RFI (DFH2)

Zelená/červená

* označení A, H, F, FH … dle ČSN EN 520

GKB … dle DIN 18 180

RB … příklad jiného označení jednoho zvýrobců desek unás

Obr. 2.1 Vzorky desek (zleva): speciální tvrzená deska Diamant tl. 12,5 mm, WHITE tl. 12,5 mm, RED tl. 15 mm, speciální tvrzená deska Diamant tl. 15 mm, GREEN tl. 12,5 mm

Tab. 2.2 Rozměry běžných sádrokartonových desek

Rozměry sádrokartonových desek – standardní desky/(speciální desky)

Tloušťka (mm)

(6,5)/9,5; 12,5; 15,0; 18,0/(20,0; 25,0; 30,0)

Šířka (mm)

1 200, 1 250/(600, 900)

Délka (mm)

2 000, 2 500, 2 600, 2 750, 3 000

Výroba desek probíhá na výrobní lince, kde se na rozprostřený povrchový karton nanáší kašovitá sádrová hmota ata se opětovně překrývá vrstvou kartonu. Po zatuhnutí se nekonečně dlouhý pás sádrokartonu řeže na jednotlivé desky. Vyrobené sádrokartonové desky mají proto dvojí hrany, originální vpodélném směru ařezané hrany vpříčném směru. Při práci s deskami, při zkracování, přiřezávání apod. vytvoříme řezanou hranu vobou směrech desky.

Podélná originální hrana sádrokartonové desky je opláštěná kartonem aje plná, zkosená, zploštělá, kulatá nebo půlkulatá, prostě tvarovaná tak, aby bylo možné snadné tmelení spáry včetně případného vložení výztužné pásky.

Příčnou řezanou hranu desky poznáme na první pohled, není obalena kartonem, řezané hrany jsou ve většinou už zvýroby opatřeny sražením pod úhlem 22,5° ato do 2/3 tloušťky desky. Pokud jakákoliv řezaná hrana, jako například hrany vznikající při zkracování nebo přiřezávání desek apod., není sražená, musíme tuto kolmou hranu srazit speciálním hoblíkem na hrany nebo nožem. Sražení hran je nutné pro provedení kvalitního zatmelení spoje anáslednou pevnost spoje bez trhlin.

Tab.2.3 Nejčastěji používané hrany desek

Popis/označení

Grafické zobrazení hrany

Podélná půlkulatá hrana (HRK)

Podélná půlkulatá zploštělá hrana (HRAK)

Podélná zploštělá hrana (AK)

Podélná plná hrana (VK)

Příčná zkosená hrana (FK) (příčná hrana kolmo řezaná s úkosem)

Příčná řezaná hrana rovná (SK) (příčná hrana kolmo řezaná)

Podélná kulatá hrana (RK)

Hrana Vidiwall (VT)

Podélná hrana PRO

Podélná hrana VARIO PRO

Při práci se sádrokartonem nesmíme zapomenout, že každá deska má lícovou arubovou stranu. Desky jsou zlícové strany obvykle bez popisu, případně jsou opatřeny pouze značkami pro umístění šroubů, ato uprostřed nebo uprostřed ana krajích desek.

Každá deska je ale hlavně opatřena popisem zrubové strany. Toto označení je povinností, kterou ukládá výrobci zákon. Značení desek má svá pravidla, udává typ, rozměr desky (hlavně tloušťku adélku desky), datum výroby, typ hrany, označení výrobce apod.

2.1.2 Sádrovláknité desky pro stěny

Sádrovláknité desky jsou dnes vedle sádrokartonových desek nedílnou součástí systémů suché výstavby. Sádrovláknité desky se vyrábí ze sádry arozvlákněného papíru (celulózy). Sádra acelulóza, tyto dvě základní suroviny, se důkladně smísí apo přidání vody se lisují do robustních tvrdých desek. Poté jsou desky vysušeny, impregnovány anařezány na požadovaný rozměr. Na povrchu nejsou sádrovláknité desky opatřeny kartonovou vrstvou. Hrany desek jsou typu SK, tedy řezané hrany rovné nebo VT (viz tab. 2.3).

Sádrovláknité desky používáme pro stěny, bezpečnostní příčky, předsazené stěny, podhledy akonstrukce suché výstavby, ukterých je požadována vyšší mechanická odolnost apřípadně tvrdší aodolnější povrch. Mohou být použity pro vnější opláštění dřevostaveb, skeletových systémů vchráněné expozici, vpodchodech, průjezdech, jako podbití přesahu střech nebo jako nosič kontaktního zateplovacího systému ETICS. Sádrovláknité desky můžeme použít ipro konstrukce protipožární avprostředí se zvýšenou vlhkostí. Montáž apráce se sádrovláknitými deskami jedíky jejich tvrdosti náročnější.

V současné nabídce trhu se stavebním materiálem najdeme sádrovláknité desky s různými obchodními názvy (např. Vidiwall, Rigidur apod.). Zároveň navíc jsou ktradičním rozměrům nabízeny itzv. maloformátové desky (1 000×1 500 mm) ataké velkoformátové desky (šířky 1 245 a1 250 standardních délek od 2 000 do 3000mm), ukterých je hlavní předností minimalizace spár mezi deskami vkonstrukcích. Nazakázku lze vyrobit desky až do rozměru 2 500×6 000 mm vtloušťkách 10,0; 12,5; 15,0; 18,0 mm (jde o desky s označením Rigidur XXL) apod.

Tab. 2.4 Standardní rozměry sádrovláknitých desek

Rozměry sádrovláknitých desek

Tloušťka (mm)

10,0; 12,5; 15,0

Šířka (mm)

1 000, 1 245, 1249, 1 250

Délka (mm)

1 500, 2 000, 2 500, 2540, 2 600, 2620, 2 750, 3 000

2.1.3 Desky pro suché plovoucí podlahy

2.1.3.1 Desky pro sádrokartonové suché plovoucí podlahy

Na podlahy jsou kladeny jiné, vyšší nároky než na stěny, aproto isádrokartonové desky používané právě pro podlahové konstrukce mají odlišné vlastnosti. Jde především o vyšší nároky na mechanickou odolnost ataké na kvalitnější karton na povrchu sádrokartonových desek.

Nemůžeme proto zaměnit desky určené pro podlahy s deskami určenými pro stěnové konstrukce anaopak. Podlahové desky jsou impregnovány proti zvýšené vzdušné vlhkosti, podobně jako desky GKBI (RBI, H2) pro stěny.

Náš trh nabízí podlahové sádrokartonové desky adílce s různými obchodními názvy (Rigiplan, Rigidur apod.), které se navíc liší rozměry. Vlastnosti těchto desek jsou srovnatelné.

Suché plovoucí podlahy jsou vytvořeny deskami nebo dílci:

- Podlaha může být vytvořena ze dvou vrstev desek tloušťky 12,5 mm, plošných rozměrů obvykle 600×2 000 mm. Tyto desky se na stavbě kladou vedle sebe ana ně se lepí další vrstva desek, spáry se lepí adůsledně prostřídávají min. o 300mm. Celková tloušťka vrstvy ze sádrokartonových podlahových desek je 25 mm.

- Podlaha může být vytvořena ze dvou nebo tří sádrokartonových desek s vysokou pevností (TUB), tloušťky 12,5 mm, plošných rozměrů 900×1 250 mm. Desky se kladou na sebe na stavbě s důsledným přesazením spár ve všech vrstvách. Spojují se sponkami.

- V druhém případě můžeme podlahu vytvořit zpodlahových dílců. Z výrobny jsou vytvořeny dílce ze speciálních tří vzájemně slepených desek tloušťky 8 mm, plošných rozměrů 600×2 000 mm. Celková tloušťka dílců je 25 mm. Dílce mají vytvořený zámek zpera adrážky, které vznikají už ve výrobě, ato posunutím desek při lepení do dílců. Toto opatření umožňuje jednoduchou montáž.

- Ve třetím případě můžeme podlahu vytvořit zpodobných podlahových dílců se zámkem, které jsou navíc doplněny tepelnou izolací s továrně nalepeným pěnovým polystyrenem tl. 20 nebo 30 mm. Celková tloušťka dílce je potom 45nebo 55 mm.

Popis

Tloušťka (mm)

Obrázek

Podlaha skládaná ze dvou desek

25

2.1.3.2 Desky pro sádrovláknité suché plovoucí podlahy

- Suchá plovoucí sádrovláknitá podlaha může být vytvořena ze dvou desek (Vidifloor, Rigidur) tloušťky 10 nebo 12,5 mm, plošných rozměrů obvykle 500 až 1000×1 500 mm, se kladou vedle sebe ana sebe ve dvou vrstvách, lepí se afixují sponkami nebo šrouby s důsledným prostřídáním vrstev až na stavbě. Celková tloušťka je 20 nebo 25 mm. Tato podlaha je náročnější na čas apřesnost provádění.

- V druhém případě může být podlaha vytvořena zpodlahových dílců ze dvou továrně slepených sádovláknitých desek tloušťky 10 mm nebo 12,5 mm, plošných rozměrů 500×1 500 mm, celkové tloušťky 20 mm nebo 25 mm. Desky spojené vpodlahové dílce vytváří po obvodu polodrážku, kterou se potom spojují navzájem k sobě za pomocí lepidla ašroubů. Montáž těchto desek je mnohem jednodušší.

- Další možností je vytvoření podlahy zpodobných dílců s polodrážkou jako vpředchozí variantě, dílce jsou navíc opatřeny už zvýroby tepelnou izolací zpěnového polystyrenu vtloušťce 20 nebo 30 mm, nebo vláknité tepelné izolace vtloušťce 10mm. Celková tloušťka dílce je potom 30, 35, 40 nebo 50 mm. Pokládka aspojení dílců je totožná s předchozí variantou podlah.

- Novinkou mezi sádrovláknitými podlahami jsou podlahové dílce vytvořené pouze zjedné desky tloušťky 18 nebo 23 mm s vyfrézovanou polodrážkou (Brio). Tyto desky mohou být také opatřeny tepelnou izolací už zvýroby. Tepelná izolace může být dřevovláknitá vtloušťce 10 mm (celková tloušťka dílce je potom 28nebo 33mm), nebo může izolační vrstvu tvořit pěnový polystyren vtloušťce 20 mm, který se sádrovláknitou deskou tloušťky 18 mm vytvoří dílec o celkové tloušťce 38 mm.

20

2.1.4 Speciální desky

2.1.4.1 Desky protipožární (Fireboard, Glasroc F Rigidur apod.)

2.1.4.2 Sádrokartonové akustické desky

- Modrá akustická deska MA (DF), Modrá akustická deska impregnovaná MAI (DFH2), Deska akustická (Piano GKB aPiano GKF)

- Akustické perforované desky Gyptone BIG, Gyptone Bend aRigiton

- Sádrokartonová deska děrovaná Cleaneo

2.1.4.3 Desky tvrzené (Diamant)

2.1.4.4 Robustní desky (Massivbauplatte)

2.1.4.5 Desky odolné rentgenovému záření (Safeboard)

2.1.4.6 Cementové desky (Aquaroc, Aquapanel)

- Aquaroc

- Aquapanel indoor

- Aquapanel outdoor

- Aquapanel Floor

- Aquapanel Floor Tile Underlay

2.1.4.7 Sádrovláknité desky pro dvojité nebo dutinové podlahy (Integral)

2.1.4.8 Sádrokartonové desky pro dutinové podlahy (Camillo)

2.1.4.9 Tepelně-izolační desky (Rigitherm A, Rigitherm H2)

2.1.4.10 Sádrokartonové desky pro ohýbané konstrukce (Hobby RB, Glasroc F Riflex apod.)

2.1.4.11 Továrně ohýbané elementy

- Obloukové elementy ze dvou ve výrobně slepených desek tloušťky 6,5 mm vytvoří poloměr 200 až 600 mm, hrany desek obloukového elementu jsou s přesahem nebo SK, celková tloušťka 13 mm.

- Glasroc F Riflex – sádrovláknitá deska pro za sucha ohýbané konstrukce. Desky se vyrábí vtloušťkách 6, 10 a12,5 mm. Desky se používají pro příčky, předsazené stěny apodhledy.

2.1.4.12 Sádrokartonové desky alamely pro kazetové podhledy (Gyptone, Casoprano apod.)

- Zvukoodrazivé hladké kazety alamely jsou bez perforace.

- Zvukopohltivé kazety alamely jsou opatřeny perforací (děrováním nebo mikrootvory apod.), která je provedena vcelé ploše, nebo je řazena do pásů či čtverců. Otvory perforace jsou kruhové, čtvercové nebo obdélníkové. Rubová strana desek bývá navíc opatřena akusticky účinnou textilií.

- Nosná konstrukce viditelná.

- Nosná konstrukce poloskrytá (polozapuštěná).

- Nosná konstrukce skrytá.

2.2 Doprava askladování

2.2.1 Desky

2.2.2 Profily

2.2.3 Příslušenství

2.2.4 Tmely anátěrové hmoty

- sádrové práškové tmely skladujeme vsuchu apo otevření je nemůžeme dál dlouhodobě skladovat;

- plastové tmely jsou vodou ředitelné, aproto musí být chráněny před mrazem, skladujeme je při teplotách 2 až 30 °C; pokud se voda atmel vobalu odděluje, musíme pastový tmel před použitím důkladně rozmíchat;

- akylátové asilikonové tmely jsou baleny vkartuších apři skladování musí být chráněny před mrazem.

2.3 Stavební připravenost

2.4 Profily

2.4.1 Dřevěná nosná roštová podkonstrukce

2.4.2 Kovová nosná roštová podkonstrukce

2.4.2.1 Profily pro příčky

2.4.2.2 Speciální profily pro příčky

2.4.2.3 Profily pro podhledy

2.4.2.4 Profily pro kazetové podhledy

2.5 Spojovací prvky

2.5.1 Připevňovací akotvicí prvky

2.5.2 Závěsné prvky

2.5.3 Prvky pro připevňování desek k podkonstrukci

2.5.4 Nýty anýtování

2.5.5 Těsnicí pásky pod profily

2.5.6 Ochrany rohů, ukončovací adilatační lišty

2.6 Tmely alepidla

2.6.1 Tmely pro základní tmelení

2.6.2 Tmely pro finální tmelení

2.6.3 Celoplošné sádrové stěrky

2.6.4 Akrylový, silikonový tmel

2.6.5 Lepidla

2.6.6 Osazovací sádrové pojivo, lepicí tmely

2.7 Výztužné pásky

2.8 Povrchové úpravy

2.9 Nářadí

Table of Contents

Úvod

2 Materiály pro suchou výstavbu

2.1 Desky

2.1.1 Sádrokartonové desky pro stěny

2.1.1.1 Rozdělení sádrokartonových desek

2.1.1.2 Tloušťky sádrokartonových desek

2.1.1.3 Rozměry sádrokartonových desek

2.1.2 Sádrovláknité desky pro stěny

2.1.3 Desky pro suché plovoucí podlahy

2.1.3.1 Desky pro sádrokartonové suché plovoucí podlahy

2.1.3.2 Desky pro sádrovláknité suché plovoucí podlahy

2.1.4 Speciální desky

2.1.4.1 Desky protipožární (Fireboard, Glasroc F Rigidur apod.)

2.1.4.2 Sádrokartonové akustické desky

2.1.4.3 Desky tvrzené (Diamant)

2.1.4.4 Robustní desky (Massivbauplatte)

2.1.4.5 Desky odolné rentgenovému záření (Safeboard)

2.1.4.6 Cementové desky (Aquaroc, Aquapanel)

2.1.4.7 Sádrovláknité desky pro dvojité nebo dutinové podlahy (Integral)

2.1.4.8 Sádrokartonové desky pro dutinové podlahy (Camillo)

2.1.4.9 Tepelně-izolační desky (Rigitherm A, Rigitherm H2)

2.1.4.10 Sádrokartonové desky pro ohýbané konstrukce (Hobby RB, Glasroc F Riflex apod.)

2.1.4.11 Továrně ohýbané elementy

2.1.4.12 Sádrokartonové desky a lamely pro kazetové podhledy (Gyptone, Casoprano apod.)

2.2 Doprava a skladování

2.2.1 Desky

2.2.2 Profily

2.2.3 Příslušenství

2.2.4 Tmely a nátěrové hmoty

2.3 Stavební připravenost

2.4 Profily

2.4.1 Dřevěná nosná roštová podkonstrukce

2.4.2 Kovová nosná roštová podkonstrukce

2.4.2.1 Profily pro příčky

2.4.2.2 Speciální profily pro příčky

2.4.2.3 Profily pro podhledy

2.4.2.4 Profily pro kazetové podhledy

2.5 Spojovací prvky

2.5.1 Připevňovací a kotvicí prvky

2.5.2 Závěsné prvky

2.5.3 Prvky pro připevňování desek k podkonstrukci

2.5.4 Nýty a nýtování

2.5.5 Těsnicí pásky pod profily

2.5.6 Ochrany rohů, ukončovací a dilatační lišty

2.6 Tmely a lepidla

2.6.1 Tmely pro základní tmelení

2.6.2 Tmely pro finální tmelení

2.6.3 Celoplošné sádrové stěrky

2.6.4 Akrylový, silikonový tmel

2.6.5 Lepidla

2.6.6 Osazovací sádrové pojivo, lepicí tmely

2.7 Výztužné pásky

2.8 Povrchové úpravy

2.9 Nářadí