Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy
Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována ani šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného souhlasu nakladatele. Neoprávněné užití této knihy bude trestně stíháno.

Karel Murtinger

Úsporný rodinný dům

TIRÁŽ TIŠTĚNÉ PUBLIKACE:

Vydala Grada Publishing, a.s.
U Průhonu 22, 170 00  Praha 7
tel.: +420 234 264 401, fax: +420 234 264 400
www.grada.cz
jako svou 5253. publikaci

Odpovědné redaktorky Jitka Hrubá, Věra Slavíková
Sazba Vladimír Velička
Fotografie a kresby v knize z archivu autora, pokud není uvedeno jinak

Počet stran 112
První vydání, Praha 2013
Vytiskla Tiskárna PROTISK, s.r.o., České Budějovice

© Grada Publishing, a.s., 2013
Cover Design © Grada Publishing, a.s., 2013
Cover Photo © fotobanka Allphoto.cz

Názvy produktů, firem apod. použité v knize mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků, což není zvláštním způsobem vyznačeno.

ISBN 978-80-247-4559-6

ELEKTRONICKÉ PUBLIKACE:

Podle sazby e-knihu ve formátu EPUB vytvořil Jan Löffelmann.

ISBN 978-80-247-8658-2 (ve formátu PDF)
ISBN 978-80-247-8659-9 (ve formátu EPUB)

Úvod

O úsporách energie v domech už bylo napsáno mnoho odborných a ještě více populárních knih. Zdá se, že už k tomu není co dodat. V posledních dvou letech došlo nicméně k určitým změnám, pro které možná stojí za to se k tomuto tématu vrátit a podívat se na něj z trochu jiného úhlu. Tou první a podstatnou změnou je ona známá evropská dluhová krize spojená s poklesem životní úrovně, růstem nezaměstnanosti a všeobecnou nejistotou dalšího vývoje. Lidé přestávají utrácet (což jim ekonomové vyčítají) a spíše se snaží šetřit. Paradoxně ale nikdy nebyly podmínky pro šetření horší než dnes. Úrokové sazby na většině typů účtů jsou nižší než míra inflace, investice do akcií jsou považovány za rizikové, nikdo doopravdy neví, jak to bude se spořením na důchod, a s výčtem budoucích nejistot by se nepochybně dalo pokračovat ještě dlouho.

Další změnou jsou ceny energií. Díky nerozumně nastavené podpoře velkých fotovoltaických elektráren vzrostla cena elektřiny, a pokud v Německu opravdu zrealizují urychlené odstavení jaderných elektráren, tak nepochybně ještě poroste. Názory na vývoj cen plynu se různí; jeho cenu snižuje těžba z břidlic v USA, nicméně až krize pomine, tak spotřeba nepochybně významně vzroste, což se nejspíše odrazí i na růstu jeho ceny.

Třetí změna je naopak pozitivní. Bude probíhat druhé kolo dotačního programu Zelená úsporám. Vzhledem k tomu, že platby za energie tvoří významnou část nákladů na provoz domu, naskýtá se logický závěr, že investice do jejich snížení může být v současné situaci docela dobrý nápad.

Rozhodl jsem se proto rozšířit počet knih věnovaných úsporám energie v domě o další přírůstek. V této knize chci ukázat i na některá nízkonákladová opatření, tj. na takové možnosti úspor, jež možná nejsou nijak dramatické svou velikostí, nicméně mají krátkou dobu návratnosti a dobře se hodí do dnešní „krizové“ doby. Chci také využít množství různých tipů a triků, které jsem shromáždil za skoro 20 let své poradenské činnosti. Doufám, že mnohé z nich mohou být užitečné lidem, kteří mají rádi netradiční řešení a jsou ochotni si ledacos udělat sami.

Jak tuto knihu číst

Myslím, že je vhodné na začátku upozornit na některé zvláštnosti této knihy. Jsem zvyklý psát texty pro internetový portál, a tak velká většina mých odkazů na zdroje, z nichž čerpám nebo jimiž rozšiřuji informace v knize prezentované, jsou odkazy na internetové stránky. V článku na webu je jednoduché tyto odkazy klepnutím otevřít a prohlédnout, v knize je to problém. Stránku s odkazy proto najdete i na mém webu (www.kmurtinger.cz). Abych šetřil místem a zjednodušil i případné ruční přepisování odkazu, použil jsem u některých zvláště dlouhých odkazů zkrácenou formu získanou pomocí Google URL Shortener.

Říká se, že jeden obrázek vydá za tisíc slov; u obrázků je to asi trochu přehnané, u videa to ale možná opravdu platí. Dnes je video pro většinu lidí hlavním způsobem čerpání informací. Také firmy si na to už zvykly, a tak na YouTube najdeme mnoho docela pěkného instruktážního a informačního materiálu i z oboru tepelných izolací. Přidal jsem proto do textu odkazy i na tato videa.

Odkazy na web mají ovšem i některé nevýhody. Někdy nemají dlouhou platnost, takže pokud tuhle knížku vylovíte po několika letech z knihovny, budete asi dost frustrováni z nefunkčnosti mnoha odkazů. Naštěstí většina odkazů nemizí, spíše se jen změní adresa. Když odkaz nese například nadpis „weber.therm LockPlate“ tak jej snadno vyhledáte znovu pomocí nějakého vyhledavače. Pokud se to nepovede, tak už asi ten výrobek nebo firma neexistuje a musíte se poohlédnout po jiných druzích „vakuové izolace“, určitě jich bude za pár let více než dnes. Ostatně, ona „průměrná doba aktuálnosti“ takovéto knihy také není moc dlouhá, svět se mění a technologie se vyvíjejí až příliš rychle.

1

Energie

1.1Význam energie pro život acivilizaci

Energie je dnes často používaný pojem. Dalo by se říci, že je to nejpopulárnější fyzikální veličina. Když tohle slovo napíšete do internetového vyhledávače Google, vyhledá téměř 400 milionů odkazů jen včeštině. Vangličtině je jich přes 1,6 miliardy.

Dostatek energie je totiž jednou ze základních podmínek pro život ipro rozvoj civilizace. Živé organismy již stovky milionů let získávají potřebnou energii převážně ze slunečního záření. Energie je zachycována zelenými rostlinami aukládána ve formě chemické energie do různých organických sloučenin. Ztěch pak čerpají energii živočichové auvolněný oxid uhličitý je opět kdispozici rostlinám. Celá biosféra existuje ve stavu dynamické rovnováhy avytváří dlouhodobě poměrně stabilní systém. Kolik vdaném místě může existovat jedinců určitého druhu, je dáno tím, kolik tam je kdispozici dostupné energie (potravy).

Také lidé, po větší část svého vývoje, byli součástí tohoto systému ajejich energetická spotřeba byla pokrývána ze stejných zdrojů. Civilizace ale tuto závislost změnila: těžba uhlí, ropy, plynu, rozvoj průmyslu – díky tomu potřeba anergie stále rychle roste avětšina je jí čerpána zneobnovitelných zdrojů (fosilní paliva nebo uran). Tento trend nemůže pokračovat příliš dlouho. Uvolňováním oxidu uhličitého zfosilních paliv měníme složení atmosféry, tím itepelnou bilanci planety (skleníkový efekt). Neobnovitelné zdroje se dříve nebo později vyčerpají, respektive jejich cena stoupne natolik, že se nevyplatí je používat.

Dokud se nám nepodaří najít nějaký nový, dlouhodobě využitelný aživotní prostředí nepoškozující zdroj energie (například termojaderná fúze), tak máme vzásadě jen dvě možnosti, jak zajistit to, čemu se říká udržitelný rozvoj – snížit spotřebu energie azačít používat její obnovitelné zdroje.

Energie má navíc jednu speciální vlastnost. Na rozdíl od většiny používaných materiálů se dá jen omezeně recyklovat avýsledkem všech energetických přeměn je nakonec jen neužitečné odpadní teplo, které ohřívá naši planetu.

Ač se to zdá paradoxní, tak vsoučasné době jsou energetické úspory azvyšování účinnosti využití energie naším největším anejlevnějším „zdrojem“ energie. Vsoučasné době totiž spotřebováváme velké množství energie na činnosti, které by šly pokrýt spodstatně menšími energetickými nároky. Zvláště velký potenciál má snižování spotřeby energie na vytápění domů. Zvláště ustarých budov ji lze snížit na zlomek původní hodnoty avmnoha případech dokonce ive starých budovách dosáhnout standardu nízkoenergetického domu [1].

1.2Energie abudovy

Vbudovách se spotřebovává překvapivě velké množství energie. Vnedávné studii EU, zmíněné například vtiskové zprávě ministerstva životního prostředí [2] se uvádí, že vrozvinutých zemích Evropy se vbudovách spotřebuje až 40% celkové spotřeby energie. Ustarých domů je průměrná hodnota měrné spotřeby přibližně 270 kWh na čtvereční metr podlahové plochy arok. Zmíněná studie uvádí, že rekonstrukcí se lze snadno dostat pod hodnotu 100 kWh, což je už na úrovni běžných, nově stavěných domů (třída B nebo C podle vyhlášky č. 148/2007 Sb. oenergetické náročnosti budov). Technicky není problémem udělat ze staré stavby nízkoenergetický nebo dokonce pasivní dům [1]. Ne vždy je to ovšem možné. Někdy proto, že zasáhnou památkáři, jindy proto, že se to nevyplatí (například pokud topíme relativně levným dřevem). Trochu paradoxně se často vyplatí rekonstrukce starého panelového domu do pasivního standardu, protože velká budova má lepší poměr povrchu kobjemu avyužívá se tam zpravidla dražší teplo zdálkového vytápění. Vezmeme-li vúvahu, že životnost budov je velmi dlouhá astaré budovy tvoří větší část bytového fondu, pak je zřejmé, že největší potenciál pro snížení spotřeby energie mají staré budovy. Zdá se tedy, že snižování spotřeby energie ustarších budov je docela perspektivním podnikáním.

Zatím si ne všichni majitelé budov uvědomují, jaké možnosti pro snížení spotřeby energie vlastně jsou kdispozici ajak velkých úspor se dá dosáhnout. Dalším velkým problémem je financování. Mnoho úsporných opatření má totiž poměrně dlouhou dobu ekonomické návratnosti. Já osobně sice nemám rád, když stát příliš zasahuje do života občanů, nicméně soudím, že zrovna spotřeba energie je poměrně strategicky významná záležitost. Evropa totiž vsoučasnosti dováží přes polovinu energie, kterou spotřebovává atento podíl se stále zvyšuje (obr. 1).

| Obr. 1 Dovoz ropy aplynu do Evropy – výhled do roku 2030 (materiál EU)

Vdobě ekonomické krize tak mohou náklady na dovoz energie výrazně negativně ovlivňovat ekonomiku abohužel ievropskou politiku (například ve vztahu kRusku). Mnoho odborníků soudí, že by vtomto případě jisté státní zásahy astimulace úspor byly na místě. Nabízí se ovšem otázka, zda má stát vůbec dostatečný přehled otom, jaký je vlastně reálný potenciál úspor ajaká opatření jsou tedy kjeho využití potřebná avhodná. Zatím se totiž stát ve své energetické koncepci soustřeďoval spíše na stranu výroby energie aúsporám se nepřikládal takový význam. Ing. Petr Vogel, předseda představenstva České rady pro šetrné budovy soudí, že vČeské republice chybí souhrnná data voblasti potenciálu úspor energie vbudovách. Doufá, že ve sběru těchto dat by mohlo dojít kposunu díky nové evropské směrnici oenergetické účinnosti (Energy Efficiency Directive – EED) [67]. Jedním zjejích bodů je požadavek na vytvoření dlouhodobých národních strategií pro renovace budov. Jednotlivé členské státy tak budou do konce dubna 2014 předkládat vize, jak zajistit energetické úspory vbudovách na svém území. Je ale otázka, jak se vše nakonec vyvine. EED má totiž mnoho odpůrců. Na druhé straně ale může krize ahrozba stále rostoucí nezaměstnanosti vEvropě snahám oúspory vbudovách napomoci. Národní ekonomická rada vlády (NERV) České republiky na konci roku 2011 vydala návrhy protikrizových opatření. Jedním ze způsobů, jak bojovat skrizí, jsou ienergeticky úsporné budovy. Již dříve NERV na žádost iniciativy Šance pro budovy potvrdil, že díky energeticky úsporným budovám lze ušetřit během 25 let až 223 miliard korun. Vpřípadě, že reálná cena energie poroste rychlejším tempem, než jsou 3 % za rok, mohou být přínosy pro ekonomiku ještě větší. Studie Miroslava Zámečníka ukázala, že státní investice do energetických úspor vbudovách mohou díky vysokému multiplikačnímu efektu výrazně přispět koživení české ekonomiky vdobě hospodářské krize.

Pro většinu lidí je důležitější, co za dodávku energie musí zaplatit, než kolik kWh, m3 nebo tun paliva spotřebují, astrategické ageopolitické souvislosti je zajímají podstatně méně. Tomu se budeme podrobně věnovat vkapitole EKONOMIKA.

Zde uvedu jen pro ilustraci, že urodinného domku o120 m2 podlahové plochy představuje těch výše zmíněných 270kWh/m2 roční spotřebu tepla ve výši 32MWh. Při topení plynem zaplatí uživatel velmi přibližně 60 000Kč za rok apři použití elektrického přímotopu pak skoro 90 000Kč. To je mimochodem důvod, proč se vněkterých starých nezateplených domech stále topí směsí uhlí, dřeva a„alternativních” paliv typu Ostravská raketa. Stím už ale bude brzy konec, kontroly apokuty budou vpříštích letech přísné [3].

Kromě financí je nutné vzít vúvahu idalší aspekt. Výroba energie totiž poškozuje životní prostředí mnoha rozličnými způsoby. Těžbou energetických surovin počínaje, přes jejich zpracování, vlastní výrobu energie až po likvidaci odpadů. Vsoučasné době se zdá, že nejvážnějším anejdlouhodobějším problémem jsou emise CO2, které mohou ovlivnit (amožná již ovlivňují) klima na Zemi.

Mnohé energetické suroviny musíme dovážet azávislost na dovozu může vdnešním globálně propojeném světě přinést četné problémy. Je třeba si uvědomit, že výrazně roste spotřeba energie vtakzvaných rozvíjejících se zemích (Čína, Indie) asoučasně dnes klesá koupěschopnost obyvatel Evropy. Pokud neuděláme nic pro snížení spotřeby energie, pak se můžeme dostat do problémů nejen jako stát, ale ijako jednotlivci. Nejzranitelnější skupinou obyvatelstva jsou vtomto směru důchodci.

1.3Rozložení spotřeby energie vdomácnosti

Vběžném starším domě spotřebujeme nejvíce energie na vytápění, na druhém místě na ohřev vody ateprve pak následují další položky, jako je vaření aprovoz domácích spotřebičů (obr. 2, 3).

| Obr. 2 Graf rozdělení spotřeby energie vdomácnostech

| Obr. 3 Graf rozdělení spotřeby elektrické energie vdomácnostech

Uvedená čísla jsou ale jen orientační. Obecně platí, že vnových nebo rekonstruovaných domech je spotřeba na vytápění relativně nižší ado popředí se dostává spotřeba energie na ohřev vody aprovoz spotřebičů. Zároveň záleží ina životním stylu obyvatel.

Snižování spotřeby energie na ohřev vody, vaření či provoz domácích spotřebičů má ve většině případů podstatně menší potenciál, než je tomu uspotřeby na vytápění. Spotřeba elektřiny na provoz domácích spotřebičů dokonce vposlední době stagnuje nebo jen mírně stoupá. Spotřebiče jsou sice úspornější, jejich počet ale narůstá.

Do jisté míry je podobná situace iuvelikosti obytné plochy, kterou lidé využívají. Podle studie ministerstva životního prostředí [68] bylo vroce 1991 vČeské republice přibližně 4 miliony domácností. Za 10 let tento počet vzrostl o230 tisíc domácností. Zároveň má každý člen domácnosti kdispozici větší obytnou plochu než dříve. Obytná plocha se od sedmdesátých let zvýšila opolovinu, mezi lety 1991 a2001 o12 %. Srůstem obytné plochy se pochopitelně zvyšuje ispotřeba energie na vytápění (při stejných vlastnostech obvodového pláště budovy).

1.4Možnosti snížení spotřeby energie na vytápění

Musíme se tedy smířit stím, že domy prostě nějakou dodávku energie potřebují aje třeba ji snížit na přijatelnou hodnotu, která nebude příliš zatěžovat naši peněženku ani životní prostředí.

Pokud se chceme vtéto knize soustředit na nízkonákladová opatření při rekonstrukci starších domů, tak dům snulovou spotřebou energie je zatím spíše nedosažitelným ideálem.

1.5Zhodnocení stavu spotřeby energie

1.5.1Průkaz energetické náročnosti budovy

Kčemu je PENB dobrý

Průkaz energetické náročnosti budovy plní několik základních funkcí:

▶ Je to základní podklad pro zjištění, kolik energie vdomě za rok spotřebujeme atedy kolik nás to bude stát peněz.

▶ Neméně důležitou funkcí je doložení souladu slegislativou; PENB dokládá, že budova splňuje minimální standardy energetické náročnosti. Stát tak dohlíží na kvalitu stavby aefektivní využívání energie zneobnovitelných zdrojů jak při výstavbě nových budov, tak ipři rekonstrukci budov stávajících. Průkaz ohlídá nejen osobní zájem investora, ale též zájem státu.

Jak PENB vypadá azčeho se skládá

Průkaz je zpracováván podle zákona č. 406/2000 Sb., ohospodaření energií avyhlášky č.78/2013Sb., oenergetické náročnosti budov ze dne 22. března 2013.

Plocha obálky budovy je součet ploch vnějších stěn, oken, střechy apodlahy. Je to tedy součet ploch, kterými uniká teplo zbudovy ven.

Tato hodnota udává, jak je budova členitá nebo kompaktní. Čím je budova méně členitá, tím méně má kritických míst, kde je těžké zajistit například návaznost tepelné izolace avznik tepelných mostů. Hodnota se pohybuje od např. 0,3 (velmi kompaktní budova) do např. 1,2 (nekompaktní budova). Tuto hodnotu lze ovlivnit vnávrhu stavby.

Energeticky vztažná plocha je součet ploch jednotlivých podlaží vytápěné zóny objektu, měřená vždy kvnějším okrajům obvodových stěn. Ktéto hodnotě se vztahují všechny měrné hodnoty, viz bod 6.

Hlavní hodnota energetické náročnosti budovy. Vyjadřuje (zjednodušeně řečeno) množství energie dodané do budovy (elektřina, plyn, dálkové vytápění, energie zpevných paliv, ale také energie dopadající na sluneční kolektory či fotovoltaické panely aenergie prostředí, kterou může využívat tepelné čerpadlo).

Hodnoty, které jsou vztaženy na jeden čtvereční metr vztažné plochy, viz bod 4.

Tato černá šipka sbílým číslem ukazuje zařazení budovy do třídy energetické náročnosti. Třída energetické náročnosti A–G shodnotou vepsanou včerné šipce se pak uvádí např. vinzerátech při pronájmu či prodeji. Unovostaveb arekonstrukcí je to hodnota, kterou bude mít nová nebo zrekonstruovaná budova.

Pokud jsou vprůkazu stanovena doporučená opatření, která sníží energetickou náročnost budovy, pak bílá šipka ukazuje výslednou hodnotu energetické náročnosti po provedení těchto kroků.

Zaškrtnuta jsou opatření, která zpracovatel štítku doporučil ke zlepšení celkové energetické náročnosti domu. Povinné je to pouze uvětších renovací, ale vlastník domu si může tuto službu uzpracovatele objednat.

Grafické znázornění, jak se jednotlivé složky podílí na celkové energii dodané do budovy. Podle těchto hodnot je možné stanovit roční náklady na energie vdomě při jejím typizovaném užívání. Výslednou spotřebu získáte násobením aktuální hodnotou ceny za kWh ujednotlivých energonositelů.

Vtéto části průkazu je celková energie rozdělena na jednotlivé části obálky atechnické systémy budovy. Lze znich vyčíst, zda více energie spotřebuje dům na vytápění nebo například osvětlení. Podle toho může majitel podniknout příslušné kroky květším úsporám.

Zde musí být uvedeno jméno akontaktní údaje na zpracovatele průkazu.

Číslo osvědčení je uvedeno na stránkách Ministerstva průmyslu aobchodu, které vydává osvědčení pro zpracovatele štítku. Podle tohoto čísla je možné na stránkách ministerstva údaje ověřit.

Kdy budete PENB potřebovat

Rodinné domy:

Bytové domy:

PENB nepotřebují:

Kdo může průkaz vystavit