Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy

Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného souhlasu nakladatele. Neoprávněné užití této knihy bude trestně stíháno.

Kolektiv autorů Oddělení centrálních sálů a sterilizace

Fakultní nemocnice Hradec Králové

Operační polohy

Koordinátor:

Ing. Jiří Mošna, MBA

Recenze:

prof. MUDr. Miloš Broďák, Ph.D. – přednosta kliniky, Urologická klinika

Fakultní nemocnice Hradec Králové

Vydání odborné knihy schválila Vědecká redakce nakladatelství Grada Publishing, a.s.

Vydala Grada Publishing, a.s., 2021

Fotografie © Fakultní nemocnici Hradec Králové

Cover Design © Grada Publishing, a.s., 2021

Vydala Grada Publishing, a.s.

U Průhonu 22, 170 00 Praha 7

jako svou 7454. publikaci

Odpovědná redaktorka Mgr. Helena Vorlová

Sazba a zlom Antonín Plicka

Formát ePub Antonín Plicka

Počet stran 72

1. vydání, Praha 2021

Vytiskly Tiskárny Havlíčkův Brod a.s.

Názvy produktů, firem apod. použité v knize mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků, což není zvláštním způsobem vyznačeno.

Postupy a příklady v této knize, rovněž tak informace o lécích, jejich formách, dávkování a aplikaci jsou sestaveny s nejlepším vědomím autorů. Z jejich praktického uplatnění však pro autory ani pro nakladatelství nevyplývají žádné právní důsledky.

ISBN 978-80-271-4132-6 (ePub)

ISBN 978-80-271-4131-9 (pdf)

ISBN 978-80-271-2077-2 (print)